definitions(hardy_version = 1.83).

custom(custom_menu_strings = []).

symbol_library(file = "/disk/home/user/11/iwh/ISX-IFD/i3tool/defs/idef3.slb").

diagram_definition(file = "/disk/home/user/11/iwh/ISX-IFD/i3tool/defs/idef3.def").

diagram_definition(file = "/disk/home/user/11/iwh/ISX-IFD/i3tool/defs/idef3obj.def").

diagram_definition(file = "/disk/home/user/11/iwh/ISX-IFD/i3tool/defs/idef3ost.def").

hypertext_definition(file = "/disk/home/user/11/iwh/ISX-IFD/i3tool/defs/idef3top.def").

